Quick Release AQR Ventil

Equalises pressure in vacuum gripper systems to provide fast release of product.
Consumes no additional compressed air..
ON/OFF activated simultaneously with the ejector.
No additional controls required  use a single 3/2 control valve for the ejector and AQR.