piSAVE® onoff

Independent pneumatic air-saving device for vacuum pumps. Adjustable vacuum controlled 2/2 NO valve. Available with large hysteresis for object handling and small hysteresis for process applications. The Vacustat is recommended for vacuum pumps in non-leaking systems. The vacuum pump must be fitted with a non-return valve.