T-kobling M12

Serially connects two or several vacuum switches, VS4128, into one common output to the PLC or BUS-I/0.  Quick and simple installation with standard male to female M12 eurofast cable assemblies. Suitable if the PLC or BUS-I/O is limited to one or two input signals from a vacuum system with several vacuum switches.