piSAVE® release

Equalises pressure in the suction cups to provide fast release of the product.
Extra fast release by accumulating and utilising the feed-air pressure as a boost.
ON/OFF activated simultaneously with the ejector.
No additional controls required  use a single 3/2 control valve for the ejector and piSAVE® release.